体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

仪表网 您好,欢迎来到仪表网!

行业4303体育电竞

  • 行业4303体育电竞

青岛东来电气设备有限公司


当前位置:青岛东来电气设备有限公司>>互感器检测类>>SDBP-10-500三倍频发生器

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:SDBP-10-500三倍频发生器

返回列表页
SDBP-10-500三倍频发生器
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

4303体育电竞型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地青岛市

在线询价 收藏4303体育电竞

联系方式:孙先生查看联系方式

更新时间:2025-06-16 08:18:32浏览次数:95次

联系我时,请告知来自 仪表网

4303体育电竞分类 品牌分类


    暂无信息

青岛东来电气设备有限公司

经营模式:经销商

商铺4303体育电竞:198条

所在地区:山东青岛市

联系人:孙先生

询价 给他留言
4303体育电竞简介

一、基本原理:感应耐压装置是利用磁路的饱和特性,取出谐波中分量*大的三次谐波电压,作为发生器的电源,对感应线圈式的电气4303体育电竞作匝间、段间、层间的倍频、倍压试验;以考核线圈的绝缘强度、耐压水平

详细介绍


一、基本原理:

感应耐压装置是利用磁路的饱和特性,取出谐波中分量*大的三次谐波电压,作为发生器的电源,对感应线圈式的电气4303体育电竞作匝间、段间、层间的倍频、倍压试验;以考核线圈的绝缘强度、耐压水平。

      

二、4303体育电竞机构

由三相五柱变压器(或三台单相变压器)、单相调压器、及控制部分组成。根据用户要求,外形可为整体式,也可为分体推移式。

三、用途

1.广泛用于对电压互感器作倍频感应耐压试验;

2.对电力变压器进行分相的倍频感应耐压试验;

3.对其它感应线圈式的电气4303体育电竞作倍频感应耐压试验。

四、技术参数

输入电压:三相380--420V   50HZ

输出电压:单相/0~500V(连续可调) 频率:150HZ

输入容量;10KVA

输出容量:10KVA及以上 谐波失真:<5%-8%

空载运行时间:≤5分钟

额定电压下的被试品持续时间:40秒


关键词:发生器 单相调压器 互感器 电力变压器
其他推荐4303体育电竞更多>>

感兴趣的4303体育电竞PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智能无线自动气体灭火装置

面议

耐压试验防人身触电监控装置

JFCD 面议

钣金款智能除湿装置

面议

高压电缆智能验电刺扎断线装置

面议

塑壳迷你型智能除湿装置

面议

智能无线自动气体灭火主机

面议

NKL-800AR系列微机保护测控装置

面议

抽屉式开关触指夹紧力测试仪

JJL-2020 面议

梅花触指夹紧力测试仪

JLL-2018 面议

变电设备发热缺陷智能预判仪

面议

商铺:/st22428/

主营4303体育电竞:升流器,继电保护校验仪,继电保护测试仪,继电器测试仪,继电器校验仪,大电流发生器


仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 ,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:收藏该商铺

登录 后再收藏

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分