体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

仪表网 您好,欢迎来到仪表网!

行业4303体育电竞

  • 行业4303体育电竞

江都市腾达试验仪器厂


当前位置:江都市腾达试验仪器厂>>橡胶试验机>>厂家生产邵氏硬度计 橡胶硬度计 A型硬度计 橡胶邵氏硬度计

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:厂家生产邵氏硬度计 橡胶硬度计 A型硬度计 橡胶邵氏硬度计

返回列表页
厂家生产邵氏硬度计 橡胶硬度计 A型硬度计 橡胶邵氏硬度计
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

4303体育电竞型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地

在线询价 收藏4303体育电竞

联系方式:刘勇查看联系方式

更新时间:2022-05-24 13:27:12浏览次数:296次

联系我时,请告知来自 仪表网

4303体育电竞分类 品牌分类


    暂无信息

江都市腾达试验仪器厂

经营模式:经销商

商铺4303体育电竞:193条

所在地区:江苏

联系人:刘勇 (销售经理)

询价 给他留言
4303体育电竞简介

4303体育电竞概述:橡塑邵尔A硬度计用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度,硬度计表头安装在台架上,测量方便准确,也可取下硬度计表头,在生产现场测量,符合GB/T531《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》、GB2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求

详细介绍

邵氏硬度计



宝贝详情
     4303体育电竞概述:
        橡塑邵尔A硬度计用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度,硬度计表头安装在台架上,测量方便准确,也可取下硬度计表头,在生产现场测量,符合GB/T531《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》、GB2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求。
技术参数:
1、压针直径:1.25mm±0.15mm
2、压针端部直径:0.79mm±0.03mm
3、压针锥度夹角:35°±0.25°
4、压针行程:2.5mm±0.04
5、刻度盘范围:0HA-100HA
6、台架外型尺寸:200mm×115mm×310mm
7、台架净重:12kg

关键词:硬度计 标准
其他推荐4303体育电竞更多>>

感兴趣的4303体育电竞PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

橡胶圈拉力机 河北橡胶管拉力机 德州再生胶拉力机

LD-5 面议

浙江塑胶地板划痕试验机厂家

XK-9039 面议

塑胶外壳耐摩擦试验机,塑胶外壳耐摩擦试验机厂家

HK-720 面议

胶粘带剥离强度试验机 180度剥离强度试验仪

WDB-01 面议

常温胶带保持力试验机

XK-2063 面议

塑胶冲击试验机,塑胶冲击试验机

HK-721 面议

胶带剥离强度试验机

XK -2061 面议

常温型胶带保持力试验机,常温型胶带保持力试验机5组

HK-701 面议

压敏胶粘带初粘性试验机

CNY-1 面议

胶带初粘性试验机

CNY-1 面议

商铺:/st14240/

主营4303体育电竞:万能试验机,拉力试验机,材料试验机,压力试验机,无转子硫化仪,疲劳试验机,门尼粘度仪,测厚仪,比重仪,密度仪,弯曲试验机,可塑性试验机,冲力试验机。


仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 ,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:收藏该商铺

登录 后再收藏

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分