体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>流量仪表>流量计>浮子流量计>WHGY气体塑料管浮子流量计
  • WHGY气体塑料管浮子流量计

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: WHGY气体塑料管浮子流量计

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 所在地淮安市
  • 更新时间2018-05-15
金湖东祥仪表有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区淮安市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量58
  • 人气值933
4303体育电竞标签

WHGY气体塑料管浮子流量计

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:宗寿兵 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

  金湖东祥仪表有限公司拥有仪器仪表、电线电缆、塑料制品,机械4303体育电竞、进出口贸易等跨行业4303体育电竞,是一家集成套工程、贸易服务为一体的综合型企业;*有能力为客户提供经营范围内的供应、配套、调试等精细服务,是广大客户值得信赖的合作伙伴。
  
  主要4303体育电竞:电磁流量计,孔板流量计,v锥流量计,涡轮流量计,涡街流量计,威力巴流量计,旋进旋涡流量计,热电阻,热电偶,双金属温度计,压(差)力变送器,压力表,压力校验仪,校验仿真仪,无纸记录仪,智能射频导纳料位仪,超声波液(物)位计,雷达液位计,磁翻板液位计,安全栅,隔离器等等。
  
  我公司座落于风景秀逸、碧荷飘香、人杰地灵的江苏水乡。
  
  我公司在北京,上海、无锡、济南、成都、厦门、新疆、大连、哈尔滨、吉林等拟建营销分公司。
  
  业绩的取得源于客户的厚爱,企业全体员工深悟此理,决心用诚实勤奋的工作,诠释“科技创造价值,品质追求*”的企业宗旨。期盼着在与各界友人的合作中吸取营养,得到启迪,共同为民族仪表工业的作出新贡献。
点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

WHGY气体塑料管浮子流量计
WHGY气体塑料管浮子流量计 4303体育电竞详情

WHGY气体塑料管浮子流量计

 一、简介:

气体塑料管浮子流量计是具有*创意和适用面广的测量气体的流量计,她是由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。塑料管浮子流量计可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。塑料管浮子流量计连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。

原理:

气体塑料管浮子流量计是变面积式流量计,她主要由一根自下而上扩大的ABS/AS椎管和一只可随流量大小而移动的浮子组成,当流体自下而上流经椎管时,流体动能在浮子上产生的升力和流体的浮力使浮子上升。由于椎管内壁与浮子之间的环形流通面积增大,流体动能在浮子上产生的升力随之下降。当升力与浮子之和等于浮子自身重力时,浮子处于平衡状态,稳定在某一高度上,该高度位置上的刻度指示流过流量计的流量值。

流量范围:

空气:2.5-25L/min

12-120L/min

35-350L/min

240-4800L/h

6-60m³/h

其他流量可按要求制作适用口径:DN3、DN4、DN5、DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150

连接方式:插口连接、内螺纹连接、法兰连接

耐压:≤1mpa; 耐温:≤60℃

精度等级:4级

 

*4303体育电竞*:

玻璃管浮子流量计

关键词:浮子流量计 流量计
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
玻璃浮子流量计 面议 宁波市 宁波柯力传感科技股份有限公司 2025-11-10 在线询价
金属管浮子流量计 面议 上海市 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2025-10-21 在线询价
SH250系列金属管浮子流量计 面议 天津市 天津迅尔科技股份有限公司 2025-10-26 在线询价
隔爆型金属管浮子流量计 面议 威海市 威海坤科流量仪表股份有限公司 2025-10-23 在线询价
金属浮子流量计 ¥1250 潍坊市 潍坊亚峰化工仪表有限公司 2025-07-22 在线询价
底进侧出型浮子流量计 面议 内蒙古青淮通新技术有限公司 2025-11-14 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

微风差压变送器

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分