体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>专用仪表>石油化工>其它>湖南柴油中总污染物测定仪优质厂家 总污染物测定仪
  • 湖南柴油中总污染物测定仪优质厂家 总污染物测定仪

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 湖南柴油中总污染物测定仪优质厂家 总污染物测定仪

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 所在地长沙市
  • 更新时间2025-11-18
长沙思辰仪器科技有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区长沙市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量500
  • 人气值577
4303体育电竞标签

柴油中总污染物测定仪总污染物测定仪

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:邓宇 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

   长沙思辰仪器科技有限公司是一家石油4303体育电竞检测分析仪器pH自动控制加液系统的制造商,集研发、设计、销售、售后服务为一体的科技创新型企业。4303体育电竞广泛应用于油田、炼厂、高等院校、科研院所、油料储运、化工、电力、机械、钢铁、冶金、铁路、航空、质检、海关及检验检疫等行业。

     公司汇聚了一批高学历技术精英研发团队,并拥有一批*从事分析仪器开发和应用经验丰富的高级工程师。自主研发设计的石油4303体育电竞检测系列分析仪器均符合ISO、ASTM 、GB/T、SH/T等标准和国家或行业标准。按4303体育电竞系列有:燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石油蜡、沥青等不同类别;按功能可分为手动、半自动及全自动系列仪器以满足广大不同用户的需求;pH自动控制加液系统4303体育电竞且荣获国家一项发明和多项实用新型,并*具有自主的知识产权。公司一直秉承“服务科学、回报社会”的企业使命和“一切以客户为中心”的服务理念为宗旨,作为一家以客户需求为导向的企业,思辰研发中心根据用户的实际需要,不断的为客户研发、设计、定制4303体育电竞完成交付使用。作为一家追求优质服务的企业,思辰客服中心有着完善的服务流程,能以多种形式持续的为客户提供专业及时的售前、售中和售后服务。

     伴随互联网+经济浪潮带来的发展机遇和*仪器供应商的竞争,思辰人始终以发展中国仪器制造业为己任。将大力提升4303体育电竞开发力度、不断提升4303体育电竞科技含量、扩大企业生产能力,为客户提供优质4303体育电竞的同时,从而全面提升综合竞争力,立志将思辰仪器打造成具有的仪器!

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 加工定制
SC-0436湖南柴油中总污染物测定仪优质厂家是我公司按照新标准符合GB/T 33400-2016《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》标准设计制造的。
湖南柴油中总污染物测定仪优质厂家 总污染物测定仪 4303体育电竞详情

【仪器概述】
SC-0436柴油中总污染物测定仪是我公司按照新标准符合GB/T 33400-2016《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》标准设计制造的。用于标准规定的中间馏分油、脂肪酸甲酯体积分数不大于30%的柴油及纯脂肪酸甲酯(BD100)中总污染物含量的测定方法。也用于20℃运动黏度不大于8 mm2/s,或40℃运动黏度不大于5 mm2/s的样品,及总污染物含量为12 mg/kg~30 mg/kg的样品,并规定了精密度;也适用于总污染物含量超出该范围的样品,但其精密度未作规定。是炼油企业和检测机构测定柴油中总污染物含量首先4303体育电竞。

【技术参数】
1、工作电源:AC220V±10%,50Hz
2、真空度:压力2KPa~5KPa(压力表对应压力为-0.099MPa~ -0.096Mpa)
3、过滤器容积:500ml
4、滤膜直径:47mm;孔径0.7μm

【性能特点】
1、特制的过滤器,容量大
2、滤膜垫板孔径均匀,保护滤膜不受损
3、配真空泵,真空抽虑压力系统平衡稳定
4、精准压力装置,控制可靠,调节方便

关键词:标准 压力表 过滤器 真空泵
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
煤炭热值检测仪 ¥11500 潍坊市 山东优云谱光电科技有限公司 2025-11-17 在线询价
馏程仪 ¥23900 潍坊市 山东霍尔德电子科技有限公司 2025-11-05 在线询价
锯末木屑颗粒热值测定仪的操作步骤 面议 北京市 北京鑫生卓锐科技有限公司 2025-11-05 在线询价
微孔油滤仪 面议 长治市 山西信伟慧诚科技有限公司 2025-10-27 在线询价
塑钢硬质电缆桥架KHQJ-C-1A150*75 面议 滁州市 安徽天彩电缆集团有限公司 2025-10-19 在线询价
YN1302石油4303体育电竞运动粘度自动测定仪 面议 上海市 上海端懿电气科技有限公司 2025-10-19 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

外测液位仪表的技术发展及应用

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分