体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>实验仪器>试验箱>冷热冲击试验箱>冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备
  • 冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备
  • 冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备
  • 冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备
  • 冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备
  • 冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:TSD-150F-3P 冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备

参考价
41000-658000/台
具体成交价以合同协议为准
  • 型号TSD-150F-3P
  • 品牌广皓天
  • 所在地东莞市
  • 更新时间2025-09-15
广东皓天检测仪器有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 入驻年限1
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量2276
  • 人气值72274
4303体育电竞标签

冷热冲击箱试验箱环境试验箱冷热冲击试验箱温湿度试验箱

客服在线 索取相关资料 进入商铺

联系方式:余春梅点击查看联系方式

近期已有 人咨询,联系时请说明是仪表网 上看到的信息,谢谢!

联系时请说明是仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

 

公司简介

广东皓天检测仪器有限公司成立于20217月,是一家专业从事研发、设计及生产可靠性环境试验设备的科技。公司拥有一批经验丰富的技术管理人员和专业的售后服务人员,自主拥有机械设计及软件开发能力。公司技术力量雄厚,制造工艺设计,4303体育电竞品质精优,符合UL、ASTM、JIS、GB、GB/T、ISO...等执行标准。

凭借着公司专业的技术与完善的售后服务,全力贯彻以质量求生存、以服务立信誉、以管理增效益、以创新造辉煌的经营方针,实施用心服务,追求顾客满意,超越客户期待的阳光服务理念,在主要中心城市设有分公司或办事处。公司将继续以开拓,创新,守信,客户至上为宗旨,秉承以人为本,结合测试标准以及客户的具体测试需要为原则,树立试验设备界的一面新的旗帜。

  公司主营4303体育电竞:小型环境箱/高低温箱/恒温恒湿箱/交变湿热箱/复层式高低温箱/三层式恒温恒湿箱/快速温度变化箱/应力筛选试验箱/冷热冲击箱/紫外线老化箱/药物稳定试验箱/耐黄变老化箱/工业烤箱/精密烘箱/真空干燥箱/无尘烤箱/防爆烤箱/马弗炉/氙灯老化箱/淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/砂尘试验箱/三综合(温湿 振动)箱/高低温低气压箱/大型步入式试验箱/步入式恒温恒湿室/老化房/烧机/盐雾试验箱/复合式盐雾试验室/模拟运输振动台/跌落试验机等,非标4303体育电竞也可以根据客户要求设计。4303体育电竞广泛应用于航天、高校、IT、通迅、半导体、光电、电子、电器、线材、塑胶、五金、化工、皮革、科研机构和企事业单位等行业领域。

公司目标: 

  打造稳定性环境试验设备生产商!

质量方针:

以质量求生存、以服务立信誉、以管理增效益、以创新造辉煌!

经营理念:

     思想观念 基本信念 价值标准 行为准则

服务理念:

用心服务,追求顾客满意,超越客户期待

品质承诺:

制造业的使命是一切以客户的需求为导向,对客户提供高质量的4303体育电竞,以优良的品质及迅速负责的工作热忱来获取客户的信赖和支持,并为公司创造利润奠定基石,建立开创永继经营的有利条件,本厂全体同仁必须遵照品质政策及品质目标落实执行,且依据以上之品质承诺,建立符合持续改善品质管理要求。

 

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 额定电压380V 加工定制
适用领域大专院校 外形尺寸台式冷热冲击试验箱mm 温度波动度0.5℃
温度范围-50~+150℃ 温度均匀度2.0% 重量354kg
升温时间升温+60°C→+ 150°C<25min注:升温时间为高温室单独运转时的性能 低温窒-60℃-10°C 切换时间<10ses
噪音<65(db) 绝缘材料硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) 制冷方式机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器)
冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备是专为橡胶、高分子材料及各类工业制品设计的精密环境可靠性测试设备。它通过模拟4303体育电竞在高低温瞬间变化的环境下的耐受能力,快速检验其因热胀冷缩引起的物理损伤、性能衰减或失效现象,是提升4303体育电竞质量与可靠性的关键检测仪器。
冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备 4303体育电竞详情

冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备

生产厂家广东皓天检测仪器有限公司拥有专业的生产研发技术,一站式周到服务。作为一家专注于试验设备4303体育电竞的大型仪器制造商,皓天设备致力于为消费者提供技术、品质的优秀4303体育电竞。


4303体育电竞详情与概述

本冷热冲击试验箱是专为橡胶、高分子材料及各类工业制品设计的精密环境可靠性测试设备。它通过模拟4303体育电竞在高低温瞬间变化的环境下的耐受能力,快速检验其因热胀冷缩引起的物理损伤、性能衰减或失效现象,是提升4303体育电竞质量与可靠性的关键检测仪器。

基本结构

设备采用高可靠性的三箱式(预热区、预冷区、测试区)布局结构。箱体内部采用SUS304不锈钢板材,外箱为优质冷轧钢板并施以防静电喷塑处理。核心部件包括高效离心式高温加热系统、复叠式压缩机制冷系统、高精度PID温度控制器、优质耐高低温的硅橡胶密封条以及高强度耐腐蚀的测试篮架。

冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备


冷热冲击试验箱 橡胶件环境循环测试设备

工作原理

其工作原理基于机械动力驱动,将测试样品在高温储热区与低温储冷区之间,通过吊篮或气动风门切换方式进行快速、精准的转换。在极短的时间内,使样品暴露于截然不同的温度环境中,承受剧烈的温度冲击,从而加速再现材料因温度骤变而产生的老化、龟裂、弹性失效等潜在缺陷。

主要功能及特点

  • 三箱独立设计:测试过程中,高温区与低温区持续待机,实现真正意义上的温度冲击,恢复时间短。

  • 宽温区范围:提供-65℃至+200℃甚至更广的剧烈温变条件。

  • 触摸屏智能控制:采用大型彩色触摸屏人机界面,程序编辑简便,实时显示曲线与运行状态。

  • 安全保护系统:具备多重超温保护、压缩机过载保护、漏电保护等安全机制,确保运行可靠。

  • 数据记录功能:可连接电脑和软件,记录并导出测试过程中的温度变化数据,便于追溯与分析。

应用场景

广泛应用于测试橡胶密封件、轮胎、O型圈、塑料部件、电子元器件、航空航天组件、汽车零部件、金属材料等行业,用于评估4303体育电竞的材料特性、使用寿命及在环境下的适应性。



技术参数

  • 温度冲击范围:-65℃ ~ +150℃

  • 高温区范围:+60℃ ~ +200℃

  • 低温区范围:-80℃ ~ -10℃

  • 转换时间:<10秒(试样从高温到低温的暴露时间)

  • 温度恢复时间:<5分钟(内工作区恢复至设定冲击温度)

  • 内箱尺寸:可根据需求定制(如40*40*40cm)

设备亮点与优势

本设备的突出亮点在于其极快的温度转换速度和强大的温度恢复能力,能瞬间对测试样品施加应力,大大缩短测试周期,提高检测效率。其优势体现在采用进口品牌制冷压缩机及关键控制器,确保了设备的核心性能稳定、使用寿命长且重复性好。同时,人性化的操作界面和完备的售后服务体系,为用户提供了从安装调试到日常维护的支持,是工业品质量验证的强力保障。


关键词:触摸屏 制冷系统 温度控制器 电子元器件 制冷压缩机
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
冷热冲击试验箱 多行业通用温变测试仪器 ¥65600 东莞市 广东皓天检测仪器有限公司 2025-11-19 在线询价
1000L水平移动冷热冲击试验箱 面议 东莞市 广东创新仪器科技有限公司 2025-08-05 在线询价
大型冷热冲击试验箱 面议 武汉市 湖北高天试验设备有限公司 2025-11-17 在线询价
led冷热冲击试验箱 面议 东莞市 广东科宝试验设备有限公司 2025-11-06 在线询价
冷热冲击试验箱选型 面议 武汉市 湖北高天试验设备有限公司 2025-11-05 在线询价
液槽式冷热冲击试验箱 面议 东莞市 东莞市正台测试仪器有限公司 2025-10-20 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

恒温恒湿防爆试验箱

推荐4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分