体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>液/物位仪表>液位计>电子液位计>西门子液位计7ML5221-1DA11
  • 西门子液位计7ML5221-1DA11

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 西门子液位计7ML5221-1DA11

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 所在地深圳市
  • 更新时间2025-09-16
深圳和百成电子有限公司岳阳分公司
  • 厂商性质经销商
  • 所在地区深圳市
  • 4303体育电竞数量500
  • 人气值4017
4303体育电竞标签

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:甘和华 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

      深圳和百成电子有限公司是一家以自动化控制仪器仪表为主营,集科、工、贸于一体的综合性专业公司,为西门子E H仪器仪表在中国的核心合作伙伴-分销商,其主要技术力量有工业控制系统仪器仪表多年从业经历,稔熟西门子E H仪器仪表的压力/温度变送器/超声波物位计/雷达物位计/电容式物位计/皮带秤/配料秤/冲板流量计/过程保护元件/电磁流量计/超声波流量计/质量流量计/智能阀门定位器/过程回路调节器等4303体育电竞在油田,化工,石化,冶金,电力,矿山,水泥,市政,环保,食品饮料,造纸及制药等各个行业的应用并享有很高的信誉。
    公司本着信誉*,客户*,诚信经营,持续发展的宗旨,将以更优惠的价格,更专业的服务,把咨询,销售,售后服务做的更完善,让客户能够更放心的购买我们的4303体育电竞,对我们的服务有更满意的评价!
    公司经营4303体育电竞 :
一、 进口4303体育电竞: 
  1.SIEMENS西门子 E H恩德斯豪斯仪器仪表等
  2.西门子系列物位4303体育电竞:
  3.超声波物位计、超声波液位差计、超声波泥水界面计、超声波明渠流量计
  4.脉冲雷达液位计、调频雷达物位计、导波雷达物位计、射频导纳物位计 
  5.射频导纳物位开关、超声波物位开关、音叉式物位开关、阻旋式物位开关 
  6.西门子系列流量4303体育电竞:电磁流量计、超声波流量计、质量流量计 
  7.西门子其他过程仪表:压力变送器、温度变送器、阀门定位器、气体分析仪等 
  8.德国E H仪表:雷达物位计、投入式液位计超、声波液位计、液体音叉物位测量、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计、涡街流量计、浊度传感器、在线总氯传感器
二、订制4303体育电竞:
  磁翻板液位计系列.石英管液位计系列.油混水系列.磁感应液位计系列.投入式液位计系列.连杆浮球液位.开关系列.热导流量开关系列.全智能流量系列.压力变送器系列.位移变送器系列.电缆浮球液位开关系列等 
 三、电子元器件
MAX、DALLAS、AD、ATMEL、ALTERA、TI、PHI、NEC等品牌,主要为各类厂家、研发机构做配套服务

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

4303体育电竞介绍西门子液位计一体化超声波液位计ProbeLU输入:24Vdc测量范围:液体量程:0.25m~6m
西门子液位计7ML5221-1DA11 4303体育电竞详情
4303体育电竞介绍

西门子液位计

一体化超声波液位计Probe LU

输   入 :24Vdc
测量范围:液体
量   程 :0.25m~ 6 m ;0.25m~ 12 m
频   率 :54KHZ
输   出 :4-20mA
精度 : ±0.02mA
范围 : 正比或反比 

 

详细资料

4303体育电竞说明

 SITRANS Probe LU 二线制一体化超声波液位计,测量储罐和简单过程容器中液体的液位、体积和流量,同时也可用于明渠。SITRANS Probe LU是供水和水处理行业和化工储罐液位测量的佳解决方案。

-SITRANS Probe LU量程为6m或12m。使用自动虚假回波抑制技术可避免固定的障碍物的影响,提高声/噪比,使精度到达量程的0.15%或6mm,Probe LU提供无比的可靠性。

-SITRANS Probe LU包括经过无数现场的声智能信号处理技术,结合新的回波处理特性和新的微处理器和通讯技术。

-Probe LU的传感器为ETFE或PVDF材质,可适合化学腐蚀。Probe LU内置的温度传感器可以对不同的温度变化进行补偿。

  • 连续液位测量,大量程12m
  • 安装方便,启动简单
  • 编程可用红外手持编程器、SIMATIC PDM,或HART手操器
  • 带HART通讯
  • ETFE或PVDF传感器抗化学腐蚀
  • 的声智能信号处理
  • 很高的信/噪比
  • 自动虚假回波抑制技术避免固定的障碍物的影响


 

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:

关键词:液位计 超声波液位计 水处理 传感器 温度传感器
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
优质不锈钢磁敏电子双色液位计现货供应 面议 无锡市 无锡市兴洲仪器仪表有限公司 2025-02-11 在线询价
双色磁性电子液位计 面议 滁州市 安徽天康(集团)股份有限公司 2025-08-25 在线询价
CYA33 内衬防腐型 磁翻板液位计 带远传 配磁性开关 4303体育电竞关键词:翻板电子液位计 面议 上海 上海科戈电子科技有限公司 2025-09-27 在线询价
NOHKEN能研OX100型光学式界面计-电子液位计 面议 济宁市 山东展悦电子科技有限公司 2025-05-22 在线询价
出租租赁液位调节仪 液位调节分析仪-电子液位计 面议 北京市 北京北信创展自动化技术有限公司 2017-04-18 在线询价
OX40 OX10 OX30日本能研光学式液位计-电子液位计 ¥1000 济宁市 山东展悦电子科技有限公司 2025-05-20 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

GTR-V3气体透过率测试仪

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分