体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>分析检测>农业/食品仪器>氧化分析仪>印染水氧化还原测定,在线超纯水ORP分析仪
  • 印染水氧化还原测定,在线超纯水ORP分析仪

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:PM 8202P 印染水氧化还原测定,在线超纯水ORP分析仪

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号PM8202P
  • 品牌
  • 所在地
  • 更新时间2025-06-30
戈普仪器(上海)有限公司
  • 厂商性质其他
  • 所在地区上海市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量1754
  • 人气值20304
4303体育电竞标签

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:王二乐 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

戈普仪器上海有限公司是英国GreenPrima在中国的销售及支持服务中心。英国GREENPRIMA(戈普致力于光化学分析、传感技术、超声清洗及恒温技术研究,是设计、制造水环境在线监测仪表及实验室前处理设备的优质厂家,其4303体育电竞分别产于英国、美国、德国、意大利、瑞士、墨西哥、中国台湾和中国。除提供高质4303体育电竞外,戈普同时为客户提供在线水质测量和实验室前处理解决方案,亦可根据客户需求量身定制。GreenPrima4303体育电竞已销往多个国家和地区,主要客户类型包括科研院所、医疗检疫部门、食品制药、自来水厂、污水处理厂以及环境与工业过程控制装备制造商等。 GREENPRIMA公司旗下两*: PRIMA:超声波清洗系列、恒温系列、匀浆分散系列、离心震荡系列、便携式台式水质检测系列等。 GREENPRIMA:水质在线分析仪系列、水质传感器系列及过程流量控制系列。

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

简要描述:GREENPRIMA提供多种pH/ORP传感器(Bsens110T,120,120T,130,140T,150T,180T)供。月憧突Р煌墓た鲂枰。分析仪广泛应用于饮用水,污废水,河流湖泊,工业过程用水等。印染水氧化还原测定,在线超纯水ORP分析仪
印染水氧化还原测定,在线超纯水ORP分析仪 4303体育电竞详情

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:印染水氧化还原测定,在线超纯水ORP分析仪

印染水氧化还原测定,在线超纯水ORP分析仪4303体育电竞特点:

防水防气全密封外壳

大屏显示pH/ORP,温度,时间,继电器状态

密码保护防止误操作

一键恢复出厂设置

2路隔离4-20mA,RS485Modbus

自动清洗,周期报警,错误报警

壁挂、面板、管道多种安装方式

 

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:农饮水在线PH测量仪,工业酸度计技术参数:

型号

PM8202P

PM8200P

测量范围

-2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃

分辨率

0.01pH,1mV,0.1℃

精度

±0.01pH,±1mV,±0.1℃

温度补偿

-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)

温度

工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃

工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃

 

 

 

Bsens系列pH/ORP电极是以Ag/AgCl cartridge为参比系统的复合电极,除Bsens110T,均为玻璃材质,耐高温,线长标配5米,Z大工作压力6 bar,几乎能为所有过程分析应用类型提供pH/ORP测量解决方案。pH传感器切勿干放,也勿储存在去离子水中,应浸泡在pH缓冲液中或者说明书推荐的电解液中,才能保证长的使用寿命及准确测量。

 

在线ORP计,酸碱度分析仪电极参数: 

型号

Bsens110T

Bsens210

Bsens120T

Bsens130

Bsens140T

Bsens150T

Bsens180T

测量范围

0-14pH

-2000~2000mV

0-14pH

0-14pH

0-14pH

0-14pH

0-14pH

分辨率

0.01pH

1mV

0.01pH

0.01pH

0.01pH

0.01pH

0.01pH

精度

±0.01pH

±1mV

±0.01pH

±0.01pH

±0.01pH

±0.01pH

±0.01pH

电极材质

Ryton

Glass/铂金

Glass

Glass

Glass

Glass

Glass

工作温度

0-80

-5~100.0℃

-5~100

-5~135℃

-5~100℃

-5~100.0℃

-5~100.0℃

电解液

Polymer

Polymer

Polymer

White polymer

Gel

Gel

Gel

大耐压

3.5bar

6bar

6bar

10bar

6bar

6bar

6bar

接方式

固定

固定

固定

S8 plug

固定

固定

固定

螺纹尺寸

3/4"NTP

PG13.5

PG13.5

PG13.5

PG13.5

PG13.5

PG13.5

参比隔膜

多孔Teflon

开放隔膜

开放隔膜

开放隔膜

3陶瓷孔

1陶瓷孔

3陶瓷孔

电缆长度

6m

5m

5m

另外选配

5m

5m

5m

应用

一般污染废水的pH值测量

一般污染废水的ORP值测量

污、脱硫废水的pH值测量

高温灭菌,发酵等水体的pH值测量

纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量

含HF水体的pH值测量

 

氯碱化工pH值测量

关键词:继电器 测量仪 酸度计 传感器 ORP计
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
食品过氧化氢快速分析仪 面议 北京市 北京菁美瑞科技有限公司 2024-11-23 在线询价
wkthhm优势供应德国AMS氧气分析仪 氧化分析仪 面议 秦皇岛市 秦皇岛维克托国际贸易有限公司 2022-10-01 在线询价
便携式智能测氧仪 氧化分析仪 面议 北京市 北京菁美瑞科技有限公司 2024-11-23 在线询价
DRCLD-99在线二氧化氯分析仪 面议 烟台市 山东东润仪表科技股份有限公司 2025-11-23 在线询价
DRCLD-98比色法二氧化氯分析仪 面议 烟台市 山东东润仪表科技股份有限公司 2025-11-23 在线询价
意大利VELP-食品油脂氧化分析仪 面议 北京市 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 2025-11-11 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

WVTR-926水蒸气透过率测试系统

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分