体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>分析检测>辐射测量仪器>辐射仪/射线检测仪>固定式辐射监测报警系统
  • 固定式辐射监测报警系统

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:HS-AR01 固定式辐射监测报警系统

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号HS-AR01
  • 品牌其他品牌
  • 所在地北京市
  • 更新时间2025-03-07
靶恩(上海)科技有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 入驻年限5
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量119
  • 人气值194451
4303体育电竞标签

伽马剂量监测仪γ辐射巡测仪X辐射巡测仪防护级X、γ剂量率仪GM管 X、γ剂量率仪

客服在线 索取相关资料 进入商铺

联系方式:覃经理点击查看联系方式

近期已有 人咨询,联系时请说明是仪表网 上看到的信息,谢谢!

联系时请说明是仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

靶恩(上海)科技有限公司成立于2016年,是一支由核科学与技术、电子信息工程、电气及其自动化等专业背景,本科以上学历高水平、专业人才为核心团队的技术研发型企业,*专注于辐射输运模拟及其应用、*辐射探测方法、辐射探测仪表及系统研发等领域。

 公司一直坚持“应用基础研究、*技术研发、优秀4303体育电竞开发”并重的发展思路。以*的核专业领域计算机辅助工程(CAE)为高水平研发提供*手段;以*辐射探测技术与国内外高级人才资源(布里斯托尔大学Interface Center、德国FZJ研究所等单位辐射探测团队)为技术创新提供驱动力;以拥有十余年的辐射探测仪表及系统研发经验的工程师团队和严格质量保证体系为高质量4303体育电竞生产提供保障。

 公司主要面向核工业、高校及科研院所、海关、环保、疾控等客户进行技术服务与专业装备研发生产。目前已经形成辐射领域*软件(如数字化体模、核应急VR软件等)、辐射输运模拟及探测器设计与优化等两大技术服务领域;拥有便携式辐射探测仪表、区域辐射监测系统、通道式辐射监测系统、核应急*测量/洗消/防护/处置设备、放射源移动监管系统等5个门类的4303体育电竞研发生产线。目前公司的技术服务与4303体育电竞设备面向全国及海外市。⒌玫娇突У*与市场的高度认可。拥有完善的销售及售后服务网络,现有上海总部(华东区)、北京办(华北区)、成都办(华中区)、深圳办(华南区)等国内分支机构,可为客户提供及时周到的技术咨询及售后服务。

 公司秉持“致力于原子科学”的专业理念和工匠精神,立足于核科学与技术专业,服务于能源、健康、环境、安全等领域。遵从“技术、品质*”的4303体育电竞研发生产理念和“诚信为本、追求*、包容并蓄”的企业发展理念,扎实创新4303体育电竞、周到服务客户。我们期待与您共同赢创未来。

 

 

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 加工定制
固定式辐射监测报警系统,适用于放射源库、核燃料加工、医学辐射、辐照、加速器、辐射探伤、公共环境区域等场所的 X、γ辐射的连续监测。
固定式辐射监测报警系统 4303体育电竞详情

4303体育电竞介绍

HS-AR01固定式辐射监测报警系统适用于放射源库、核燃料加工、医学辐射、辐照、加速器、辐射探伤、公共环境区域等场所的 X、γ辐射的连续监测。4303体育电竞可以依据现场实际工 况选配多种规格探测器,可以远程操作查看数据,当区域内剂量率超过了设置阈值,可以提供声、 光报警,确保场所内人员的安全。

应用领域

· 放射源库监测

· 核燃料加工场所监测

· 加速器辐射监测

· 核医学/介入医学/放射医学场所监测 

固定式辐射监测报警系统 技术参数

指标项

指标参数

探测器

GM管探测器或高灵敏闪烁体探测器

射线类型

X射线和γ射线

能量范围

30keV~10MeV

剂量率测量范围

0.1μSv/h~150mSv/h

累积剂量测量范围

0~9999Sv

相对固有误差

≤±10%

报警方式

声、光、字符报警

报警响应时间

≤1s

数据传输

无线

防护等级

IP65

工作温度

-20℃~50℃

工作湿度

≤95%Rh(35℃)


热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
便携式核辐射检测仪 Χ、β、γ等射线 面议 济南市 山东瑶安电子科技发展有限公司 2025-03-19 在线询价
PM1621白俄罗斯POLIMASTER核辐射线检测仪个人辐射剂量计 面议 厦门市 厦门欣锐仪器仪表有限公司 2025-09-11 在线询价
个人剂量报警仪/个人剂量仪/射线检测仪/辐射仪(芬兰) 面议 北京市 北京海富达科技有限公司 2017-02-15 在线询价
芬兰Mirion RDS-200通用型在线辐射检测仪 面议 上海市 上:我嘁瞧饕潜碛邢薰 2025-03-05 在线询价
手持数字核辐射仪/便携式射线检测仪 面议 北京市 北京亚欧德鹏科技有限公司 2025-08-25 在线询价
SE RADOS RAD60辐射剂量仪/x射线辐射检测仪 面议 深圳市 深圳市净康科技有限公司 2021-03-24 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

推荐4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分