体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>实验仪器>检测仪器>塑料检测仪>塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪
  • 塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪
  • 塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪
  • 塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:PTT-03A 塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪

参考价订货量

2888

≥1 件

具体成交价以合同协议为准
  • 型号PTT-03A
  • 品牌其他品牌
  • 所在地济南市
  • 更新时间2025-11-13
山东普创工业科技有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 入驻年限5
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量2093
  • 人气值270402
4303体育电竞标签

薄膜厚度检测仪金属片厚度测试仪无纺布厚度试验仪纸张厚度检测机箔片厚度实验仪

客服在线 索取相关资料 进入商铺

联系方式:水经理点击查看联系方式

近期已有 人咨询,联系时请说明是仪表网 上看到的信息,谢谢!

联系时请说明是仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

Paratronix普创是一家专业从事包材检测理论研究与检测硬件开发并具有独立的自主知识产权的高科技企业。4303体育电竞广泛服务于国家质检药检机构、印刷、医药、日化、科研院校、食品医药、化工、新能源、新材料等领域。

Paratronix普创一直以客户需求为导向,坚持走自主创新之路,以质量和科技技术行业发展为目的。公司以“专注检测理论研究,以客户需求”为价值中心,矢志不渝的为用户提供Z可信赖的服务。

Paratronix普创拥有*的技研、销售团队,同时建立了完善的售后服务体系。以优质的4303体育电竞和用心的服务赢得国内外广大用户的赞誉。

Paratronix--让您的工作变的更简单。






点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 加工定制 适用领域其他
品牌普创
塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪PTT-03A是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。
塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪 4303体育电竞详情

638030659716120053621.jpg

塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪PTT-03A

4303体育电竞介绍

PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。


技 术 参 数

测量范围0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选)

分辨率0.1μm (1μm可。

测试速度1~25次/min

测量头平行度±0.2μm(机械调整,量块校验)

精度±<0.3μm

测量压力17.5±1kPa(薄膜);50±1kPa(纸张);其它测试可定制

接触面积球形接触

电源AC220V50Hz/ AC120V60Hz

外形尺寸300mm(L)×400mm(W)×435mm(H)

约净重30Kg


4303体育电竞标准

GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702


4303体育电竞应用

测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。


4303体育电竞特征

测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量;

可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制;

嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验

标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求

触控屏操作界面

7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线

进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性

内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能

标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输

严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制

高精度测厚传感器,精度高重现性好

可采用标准厚度计量工具标定、检验

多种测试量程可选

实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断


4303体育电竞配置

标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件

配种砝码、非标测量头、自动进样装置


塑料包装材料厚度检测仪 薄膜厚度试验仪PTT-03A

637807100194308463944.jpg


关键词:测量仪 标准 APP 测厚仪 百分表
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
塑料薄片摩擦系数检测仪 ¥3599 济南市 山东普创工业科技有限公司 2025-11-13 在线询价
全自动塑料瓶垂直度检测仪 ¥11111 济南市 济南辰驰试验仪器有限公司 2024-04-15 在线询价
塑料瓶不圆度检测仪 面议 济南市 济南三泉中石实验仪器有限公司 2021-11-19 在线询价
聚氨酯发泡成雾性检测仪 塑料雾化值测试仪 面议 济南市 济南兰光机电技术有限公司 2023-12-26 在线询价
塑料瓶检测仪器(广东) 面议 济南市 济南三泉中石实验仪器有限公司 2021-10-14 在线询价
汽车塑料内饰件雾化性能检测仪 面议 济南市 济南兰光机电技术有限公司 2023-12-26 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

瓶盖扭矩测试仪

推荐4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分