体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>专用仪表>其它行业>运输行业仪器>PY8/500半固定泡沫灭火装置 能源/交通/运输行业仪器
  • PY8/500半固定泡沫灭火装置 能源/交通/运输行业仪器
  • PY8/500半固定泡沫灭火装置 能源/交通/运输行业仪器

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: PY8/500半固定泡沫灭火装置 能源/交通/运输行业仪器

参考价订货量

4000

≥1台

具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌其他品牌
  • 所在地盐城市
  • 更新时间2023-06-12
江苏安航船舶设备有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区盐城市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量1110
  • 人气值116633
4303体育电竞标签

PY8/500装置PY8/500价格PY8/500现货供应PY8/500PY8/500厂家

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:张倩 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

江苏安航船舶设备有限公司:专业生产和销售各类消防救生4303体育电竞、水上救生工具、船舶通讯导航、以及污水处理装置等船舶配套4303体育电竞,部分4303体育电竞获得美国船级社ABS、美国海岸警卫队USCG、英国船级社LR、德国劳氏船级社GL、挪威船级社DNV、韩国船级社KR、日本船级社NK、俄罗斯船级社RS、法国船级社BV等船级社认证。公司在民品发展战略指引下,以“为*者”、“Yi流系统服务商”的企业愿望,将“自信诚实、责任敬业、合作创新”的理念凝聚到企业价值的体现上,将"客户向导、系统创新、*运营、优质服务"观念内化到经营管理的实践中,用技术、4303体育电竞和服务、让航行更安全、便捷和高效。

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 加工定制 工作压力范围0.6-0.8MPA
混合液流量8L/S 发泡倍数 ≥5 25%析液时间>2.5min
储罐容量500L
PY8/500半固定泡沫灭火装置
用时将该设备的消防水带接口与供水源接口串接即可使用。主要用於扑灭甲,乙、丙类非水溶性液体火灾及甲、乙、丙类液体装卸区及存放区易泄漏的场所。该装置适用於市政住宅区、厂矿企业、油库、化工部门、热处理车间、加油站等场所,供水源是供助於地下。地上消火栓、室内消火栓、机动供水泵及消防水罐车等配合使用。本4303体育电竞具有价格便宜、操作使用及维修方便、喷射时间长、灭火性能高等特点
PY8/500半固定泡沫灭火装置 能源/交通/运输行业仪器 4303体育电竞详情

PY8/500半固定泡沫灭火装置PY8/500半固定泡沫灭火装置

 

半固定式泡沫灭火装置,轻便式泡沫灭火装置。使用时将该设备的消防水带接口与供水源接口串接即可使用。主要用於扑灭甲,乙、丙类非水溶性液体火灾及甲、乙、丙类液体装卸区及存放区易泄漏的场所。该装置适用於市政住宅区、厂矿企业、油库、化工部门、热处理车间、加油站等场所,供水源是供助於地下。地上消火栓、室内消火栓、机动供水泵及消防水罐车等配合使用。本4303体育电竞具有价格便宜、操作使用及维修方便、喷射时间长、灭火性能高等特点,是厂矿企业较理想的消防装备,同时又是城市专业消防队附设的消防补液点。该装置使用一般由两人操作,一人接消火栓带并打开消火栓闸阀供水;另一人接喷射枪水带并持枪喷射灭火。工作原理及使用方法:将供水源接口与装置的进水接口相连接,并提供不低於0.20MPa的压力水,压力水流轻比例混合器低压型腔时,使低压型腔产生负压,即将装置内泡沫液吸出并自动按一定的比例混合,混合液经输送水带流向泡沫发射枪,混合液经泡沫发射枪喉管喷出时,再次与空气混合进行发泡,最后泡沫混合液由枪口喷出进行灭火。


型号          PY4/100        PY4/200       PY8/300       PY8/400       PY8/500      PY8/700
工作压力范围                               0.6-0.8MPA
混合比                                     3%  OR  6%
混合液流量          4L/S                                    8L/S
发泡倍数                                    ≥5
25%析液时间                                 >2.5min
储罐容量L      100            200           300              400          500        700
进出口管牙接扣                              KY65
 

生产和销售各类消防救生4303体育电竞、水上救生工具、船舶通讯导航、以及污水处理装置等船舶配套4303体育电竞。包括:二氧化碳灭火系统、HFC-227ea七氟丙烷灭火系统 、移动式高压细水雾灭火装置、65CWY-40船用应急消防泵、船用消防泵, 50CWY-27、CWL立式离心泵、CWZ船用自吸泵、手台消防泵、SSQ85泡沫输转泵,PHYM32/15消防泡沫罐、PSKD20-100电控消防水炮、QWMB12背负式脉冲气压水枪、MHQ14/0.8-A背负式高压细水雾灭火装置,灭火球、消防泡沫液、消防浮艇泵、ZDMS0.6/5S大空间智能水炮、PSC20-30船用手动消防水炮,PL24-PL48船用泡沫水两用炮,JUNIOR-II空气呼吸器充气泵,科尔奇MCH6充气泵,MCH13/ET空气呼吸器充气泵,科尔奇MCH18箱体型高压空气压缩机,科尔奇MCH36空气压缩机,防爆充气箱,RHZKF6.8/30正压式空气呼吸器,PY4/200,PY8/300,PY8/400,PY8/500,PY8/700推车式泡沫灭火装置,国际通岸接头,EEBD紧急逃生呼吸器,充气式救生担架, ,DF-6防爆灯,自扶正气胀式救生筏,抛投式救生筏,开敞式救生筏,10人救生。6*8*2.7消防救·援逃生气垫,船用绝热型保温服,救生衣定制,平台载人吊笼, 员软梯,登乘梯,引水梯,仿挪威抛·投器,机动排烟机,230米远距离抛·投器、CE认证超低温防护服,HS-ML便携式超声钢瓶液位计,顺风船用磁罗经,船用蓄电池、船用压力水柜,便携式紧急洗眼器、 摩托罗拉防爆对讲机、直升机平台防滑网、潜水装备、仿美式抛·投器、新诺/飞通全系列4303体育电竞、三荣全系统4303体育电竞、丹麦水手全系统4303体育电竞、SFAX-500气象 机、古野全系列4303体育电竞、JRC全系列4303体育电竞、光电全系列4303体育电竞示位标检测仪、船用航行灯、背负式高压细水雾灭火装置,个人示位标VPL8、DSL-1000-180声呐系统,SN-100韩国三荣窄带,丹麦水手海事卫星宽带终端FBB250 ,德国安修斯STD-22船用电罗经,Sperry电罗经I60气象仪,风速风向仪,美国科比摩根重潜头·盔,GC-80/85电罗经,室外微型。防爆输转泵。泡沫传输泵消防站、、消防浮艇泵、MCH13/ET,脉冲气压水枪;2014款消防员灭火防护服、50BJ32抗旱供水手抬泵、海上撤离系统、气胀式救生筏、救生艇防坠落装置、消防员救生衣、消防员呼救器、鱼探机、FAX-408气象 机、SNX-300、AIS航标、船载北斗终端、ZHPTQ气动式抛·投器、英国OceanSignalE100卫星无线电示位标、搜救雷·达应答器、船用六分仪、倾斜仪、船用三杆分度仪、  机、三荣STR-6000A甚高频、舵角指示器系统、船用卫星·天线、海事中高频电台、国产进口自动舵、航行 告接收机、古野felcom18卫星C站、环保PVC围油栏、IC-M324甚高频海事电台、WT-6000中高频船载电台,三荣SEP-406 SEP-500示位标、FM-8900甚高频、IC-988、STR-6000、工作救生衣, 升降照明灯、防爆舱顶灯、JRC-2353、JRC-2354、FAR-1835、FAR-8065、FAR-2117/2127、 DS-80船用计程仪、水上救·援遥控飞翼、XJD-Z气柱型消防救生气垫,东发VE1500消防泵,V20FS东发泵,VC52东发泵,古野FA-150AIS避碰仪、WD型船用雾笛、古野FAR-1518/FAR-1528船用雷·达,CH-500声呐,电信插卡式对讲机、VEP8卫星示位标、意大利科尔奇/宝华空气压缩机、YWC-0.25船用油水分离器 、JH7-230手持式抛·绳器、组救生圈自亮灯、过程仪表校验仪,VEP8卫星示位标、英国马克默多个人示位标、海事VHF无线电话、生活污水储存柜,压力水柜、舱底水15PPM报 器、海马静水压力释放器、15PPM新型船用油水分离器,船用生活污水处理装置、船用生活污水储存柜,JBQ8.2/16.0手台机动泵,YFD-JY-10远距离多功能救生杆组合,无后座力水枪,QSB250森林消防泵,HX2600航行 告接收机、野渡翁充气泵、MHQ14/0.8-A背负式喷雾灭火抢,华讯HX2000甚高频,JX-0.5UV型紫外线消毒器,二氧化碳吸收装置,氧气发生装置,北斗个人救生示位标,智能救生圈,水上遥控救·援飞翼,水上遥控救·援机器人,德国DECKMA OMD-24型油份浓度报 器 ,XOC-01油份报 器,OCM-15报 器,SWCM船用生活污水处理装置,YWC船用油水分离器,M25海事对讲机,MR-1010RII雷·达,MR-1210船载雷·达,FAR-2218古野雷·达,FAR-2228古野雷·达,FAR-2238S波段雷·达·,日本进口JMA声纳 DSL-1000船用搜索灯式声纳系统,日本古野CH-500声纳,

关键词:混合器 污水处理 消防泵 离心泵 自吸泵
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
德国 Desoutter马头动力 电动螺帽扳手-能源/交通/运输行业仪器 马头动力 面议 天津市 天津安达斯自动化设备有限责任公司 2025-09-29 在线询价
VENTUS-UMB(8371.UMT)德国进口测风仪-能源/交通/运输行业仪器 超声波测风仪 面议 长沙市 湖南赛能环保科技有限公司 2025-06-12 在线询价
新一代紧凑形超声波测风仪-能源/交通/运输行业仪器 军用测风仪 面议 长沙市 湖南赛能环保科技有限公司 2025-06-12 在线询价
风电抗冰冻超声波测风仪-能源/交通/运输行业仪器 风电测风仪 面议 长沙市 湖南赛能环保科技有限公司 2025-06-12 在线询价
香港合资500KG中邦汽化炉佛山专业煤气管道安装 经济实惠-能源/交通/运输行业仪器 蒸汽式水浴汽化 面议 佛山市 佛山市安特尔燃气设备有限公司 2024-10-20 在线询价
香港中邦防爆100KG坐立式汽化炉佛山专业管道安装工程-能源/交通/运输行业仪器 增压汽化器 面议 佛山市 佛山市安特尔燃气设备有限公司 2024-10-20 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

外测液位仪表的技术发展及应用

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分