体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>实验仪器>生物仪器>分子生物学仪器>山东烟台LCD显示酶标板振荡器 分子生物学仪器
  • 山东烟台LCD显示酶标板振荡器 分子生物学仪器

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分: 山东烟台LCD显示酶标板振荡器 分子生物学仪器

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 所在地
  • 更新时间2022-12-07
上海熙扬仪器有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区上海市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量810
  • 人气值9995
4303体育电竞标签

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:刘小姐 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

    上海熙扬仪器有限公司坐落在美丽的大都市上海,几年来专业以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的*,上海熙扬拥有一支高效的经营管理与技术开发团队,与上海各高校进行技术研发合作,70%以上的研发人员是从事仪器行业多年经验丰富的技术人员,具备丰富的4303体育电竞经验与行业经验,具有开发提升4303体育电竞功能多样化、系统集成、跨行业协作等交钥匙工程服务,雄厚的公司技术力量,为我们的技术服务提供了可靠的保证。

 

    公司经过多年的艰苦奋斗和不断创新,拥有4303体育电竞设计中心,科技研发队伍和拥有自己的生产、检测、试验设备加工生产车间,熙扬设备以专业的技术、精良的设备、尽心尽责的服务理念得到了客户的*称赞,目前自主4303体育电竞有各种样品前处理设备,如氮吹仪,固相萃取仪,索氏提取器,小型喷雾干燥机等等,多年来,熙扬4303体育电竞覆盖了国内近三十个省市、自治区。

 

    熙扬公司秉承“诚心做事诚意做人用心服务”的经营理念,将一如既往的为您提供安全、稳定的实验设备,让您的实验过程变得轻松!

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

山东烟台LCD显示酶标板振荡器4303体育电竞优点: 1.转速和时间,振荡转速准确、波动小 2. 可放2块或者4块标准酶标板和微孔板,程序运行结束后发出声音报警讯号 3. 直流无刷电机驱动、长寿命、免保
山东烟台LCD显示酶标板振荡器 分子生物学仪器 4303体育电竞详情
上海熙扬仪器有限公司所提供的YMX100-4A山东烟台LCD显示酶标板振荡器质量可靠、规格齐全,上海熙扬仪器有限公司不仅具有专业的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎您此4303体育电竞具体参数及价格等详细信息!

山东烟台LCD显示酶标板振荡器4303体育电竞特点:
    ◆LCD实时显示系统运行状态和参数值
    ◆采用高品质开关电源,整机长期运行稳定可靠
    ◆采用一键式旋钮操作,简单易用
    ◆可在0~100小时范围内任意设定培养时间,定时结束后,自动发出提示音
    ◆自动故障检测及蜂鸣器报警功能;。
山东烟台LCD显示酶标板振荡器技术参数:
    型号
    YMX100-4A
    时间设置
    1min~99h59min
    转速范围
    200~1500rpm
    振幅
    3mm
    转速步进
    10Rpm
    样本容量
    4块标准板
    电源
    AC110V~240V50/60Hz
    输入功率
    45W
    输入电压
    AC110V~240V50/60Hz
    外形尺寸(mm)
    280×270×140
    重量(kg)
    4.0
4303体育电竞优点:
   1.转速和时间,振荡转速准确、波动小

   2. 可放2块或者4块标准酶标板和微孔板,程序运行结束后发出声音报警讯号

   3. 直流无刷电机驱动、长寿命、免保

关键词:振荡器 开关电源 标准
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
IgM人空肠弯曲菌检测试剂盒 分子生物学仪器 面议 上海市 上海邦景实业有限公司 2022-11-17 在线询价
荚膜组织胞浆菌PCR荧光定量检测试剂盒 分子生物学仪器 面议 上海市 上海邦景实业有限公司 2022-11-06 在线询价
IgG人空肠弯曲菌检测试剂盒 分子生物学仪器 面议 上海市 上海邦景实业有限公司 2022-11-17 在线询价
aZP人抗透明带抗体检测试剂盒 分子生物学仪器 面议 上海市 上海邦景实业有限公司 2022-11-17 在线询价
CXCL17人趋化因子配体17检测试剂盒 分子生物学仪器 面议 上海市 上海邦景实业有限公司 2022-11-17 在线询价
CCR3人趋化因子受体3检测试剂盒 分子生物学仪器 面议 上海市 上海邦景实业有限公司 2022-11-17 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

WVTR-926水蒸气透过率测试系统

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分