体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>数显仪表>巡检仪>智能巡检仪>进口温湿度场测试系统-智能巡检仪
  • 进口温湿度场测试系统-智能巡检仪
  • 进口温湿度场测试系统-智能巡检仪
  • 进口温湿度场测试系统-智能巡检仪
  • 进口温湿度场测试系统-智能巡检仪

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:DTZ-300 进口温湿度场测试系统-智能巡检仪

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号DTZ-300
  • 品牌
  • 所在地泰安市
  • 更新时间2022-02-22
泰安德图自动化仪器有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区泰安市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量3000
  • 人气值283006
4303体育电竞标签

温湿场自动测试系统温湿场测试系统温湿度巡检仪厂家温湿度巡检仪价格进口温湿度场测试系统

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:刘经理 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

德图仪器,为您提供专业温度、湿度计量全套解决方案

  泰安德图专注于温度计量和校准技术,致力于热工计量和校准仪器的研发和制造;公司位于泰安*开发区,是山东省守合同重信用企业,科技型中小企业,山东省“专精特新”中小企业,山东省计量测试学会会员单位,拥有雄厚的研发实力、专业的技术团队。

目前,公司已获得多项实用新型证书和软件著作权;参与起草多项标准/规范;通过ISO9001质量体系认证;在泰安、成都设有两个研发中心,拥有丰富的温度、湿度校准经验;我们的高品质代表性4303体育电竞包括热电偶热电阻检定系统、温湿度自动检定系统、智能温湿度巡检仪、无线温湿度智能巡检系统、便携智能干体炉、表面温度校准系统、超便携智能恒温槽等4303体育电竞。

泰安德图4303体育电竞现已广泛应用于计量院所、第三方校准机构、军工企业、国防部队、电力、石油、冶金、化工、机车机械、制药、仪器仪表等行业。公司以精良的4303体育电竞品质、专业的技术服务获得了市场的高度认可。立足中国市场同时,泰安德图仪器已远销加拿大,美国,意大利,西班牙,新加坡,澳大利亚,以色列,越南,玻利维亚,智利,秘鲁、印尼、孟加拉国、泰国、哈萨克斯坦等国。

泰安德图在温度计量领域沉淀的专业知识和丰富的成功商业案例有力保障了我们为客户提供高质量服务的能力。我们将继续秉承德图仪器,品质*”的核心理念,坚持不懈地助力温度计量行业的发展,为中国“质造”创造更大价值。



点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 电源电压220V 加工定制
结构型式便携式 外形尺寸325*218*220mm 显示方式数显式
应用领域制药
进口温湿度场测试系统是根据国家校准规范《JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范》等系列国家标准研发的一套自动测试系统。其主要用于恒温恒湿箱(房)、高低温试验箱,老化试验箱,干燥箱,培养箱,水泥养护箱(室),盐雾腐蚀试验箱,恒温水/油槽,冰箱、冷藏库,箱式电阻炉,高温定炭炉……等温湿度试验设备的温湿度参数的检定或校准。
进口温湿度场测试系统-智能巡检仪 4303体育电竞详情

进口温湿度场测试系统是根据国家校准规范《JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范》等系列国家标准研发的一套温度湿度自动测试系统。

进口温湿度场测试系统特点:
系统内置USB接口及无线蓝牙接口,支持笔记本电脑USB供电的同时进行通讯,支持掌上电脑PDA/手机进行数据自动采集、记录与处理。

每个温度数据采集器可同时连接18通道四线制铂电阻(可同时进行两台恒温箱的校准),温度采集器可进行堆栈式叠加,支持通道扩展,可扩展到36、54、72通道。
每个湿度数据采集器可同时连接5通道进口温湿度传感器的数字信号,同时提供5通道温度和5通道相对湿度数据。湿度采集器可扩展到10、15、20通道。满足检定规程《JJG205-2005》中至少9个温湿度传感器的要求。
该系统在70℃的工作环境下,连接四线制耐高温铂电阻温度传感器时,温度测量准确度优于±0.1℃,满足了不同工作环境下的检测要求,对现场检测仪器有重要的意义。



关键词:标准 数据采集器 采集器 湿度传感器 传感器
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
智能巡检仪 面议 内蒙古青淮通新技术有限公司 2025-11-14 在线询价
智能巡检仪 面议 淮安市 江苏科润仪表有限公司 2025-02-27 在线询价
SWP-LCD-智能化64路巡检仪 面议 滁州市 安徽天康(集团)股份有限公司 2025-03-22 在线询价
智能多点巡检仪 面议 滁州市 安徽天康(集团)股份有限公司 2025-08-25 在线询价
智能巡检仪 面议 淮安市 江苏德森仪表有限公司 2025-03-10 在线询价
JSRY-XMDA-9000智能巡检仪 面议 淮安市 江苏润仪仪表有限公司 2024-06-13 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

漏电起痕实验仪

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分