体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>仪表下游>3D打印>高精度3d打印机>高精密度齿科牙模桌面级3D打印机
  • 高精密度齿科牙模桌面级3D打印机
  • 高精密度齿科牙模桌面级3D打印机
  • 高精密度齿科牙模桌面级3D打印机

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:M-ONE PRO 高精密度齿科牙模桌面级3D打印机

参考价订货量

53000

≥1台

具体成交价以合同协议为准
  • 型号M-ONEPRO
  • 品牌其他品牌
  • 所在地宁波市
  • 更新时间2023-11-27
宁波智造数字科技有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区宁波市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量148
  • 人气值9808
4303体育电竞标签

3D打印机桌面级3D打印机DLP3D打印机光固化3D打印机

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:程东峰 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

宁波智造数字科技有限公司(MAKEX) 成立于2014年1月2日,主营3D打印机的研发、生产与销售 ,是一家年轻充满活力的创新型公司。

  我们的智造者3D打印机将桌面工厂带入每个设计师的工作台。

  4303体育电竞涉及领域:牙科,首饰,爱好者,科研,动漫玩具,战棋,教育,模具工业,文具,设计公司,文创公司,定制耳机公司,教育方案,机器人,贸易公司,电子平台雕塑工艺品

 

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 成型原理光固化 打印材料光敏树脂
加工定制
高精密度齿科牙模桌面级3D打印机主要针对专业市。涤刑寤、操作简单、平民价格、超快打印速度等的优点,尤其适合珠宝、玩具、机械、医疗等各类有设计需求的领域进行原型开发。其高精度细节的*展示,满足用户需求。宁波3d打印机公司
高精密度齿科牙模桌面级3D打印机 4303体育电竞详情

高精密度齿科牙模桌面级3D打印机的优势

口腔种植技术近年来发展迅速,适应症越来越广,但随之而来的种植并发症日益增多附加手术种类也越来越多。

颌骨中植入种植体,临床种植医生一旦对种植体的植入方向、深度把握不准,很可能会损伤重要的解剖结构,出现严重的术中术后并发症。

因此,精确地控制种植体植入方向和位置,避开重要的剖结构尤其重要。

临床实践证明,种植手术成功的关键不仅在于术前做出正确合理的治疗方案,还应该为该方案确切地实施提供保障和手段,即将设计好的手术方案精确地转移到临床手术中来,保证种植体植入的位点、方向及角度等与术前方案一致,使种植方案在患者口内得以准确实现。

目前主要有2种方法来实现手术方案的转移,一种是实时导航,另一种是静态数字化种植外科导板。

种研究表明导航系统易产生追踪误差、垂直向偏差导致显示的与实际的不一致,且操作手术时间延长,无法实现术前设计和以修复体设计为导向的植入位置,技术尚不成熟,并非目前国际上主流技术。

而数字化种植导板技术可以在术前根据患者口腔三维立体的颌骨信息,设计种植体的植入位点、角度、方向和长度,避开重要的解剖结构和病变区域,或充分利用患者结构优势,将手术风险降。⑹迪纸は壬杓频男薷刺逍畔⑷谌胫种蔡迳杓浦,真正实现以修复为导向的种植体设计及实施。

数字化导板的设计,不仅可以减少患者的手术创伤和风险,同时减少了手术耗时,实现了术前设计计划,提高治疗质量,增强了医生对手术的把控,使复杂手术简单化。

常用的传统压膜式手术导板,由于只是在诊断模型的黏膜水平上制作的,由于没有骨组织信息,无法确定重要解剖结构的位置及形态走向,得不到植入区的颌骨及邻牙等三维信息,种植体植入位置还是主要依赖于医生的技术和经验。

高精密度齿科牙模桌面级3D打印机









关键词:打印机
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
高精度大尺寸金属3D打印机 面议 上海市 上海拜维智能科技有限公司 2022-10-25 在线询价
高精度工业3D打印机 面议 上海市 上海拜维智能科技有限公司 2022-09-01 在线询价
DLP高精密度大尺寸光固化3D打印机 ¥98000 宁波市 宁波智造数字科技有限公司 2024-03-18 在线询价
高精密度珠宝首饰专用DLP光固化3D打印机 ¥62000 宁波市 宁波智造数字科技有限公司 2024-02-27 在线询价
高精度具体形象快速高效3D打印机 ¥62000 宁波市 宁波智造数字科技有限公司 2024-03-05 在线询价
数字化高精密度科研专用25微米可选3D打印机 ¥98000 宁波市 宁波智造数字科技有限公司 2024-04-18 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

HP-1700系列手持式红外光谱分析仪

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分