体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>分析检测>热分析仪>炉前热分析仪>济南泰安潍坊德州炉前铁水碳硅分析仪厂家-炉前热分析仪
  • 济南泰安潍坊德州炉前铁水碳硅分析仪厂家-炉前热分析仪
  • 济南泰安潍坊德州炉前铁水碳硅分析仪厂家-炉前热分析仪

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:QCR3000Z 济南泰安潍坊德州炉前铁水碳硅分析仪厂家-炉前热分析仪

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号QCR3000Z
  • 品牌
  • 所在地大连市
  • 更新时间2017-12-30
大连华仪精诚仪器科技有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 所在地区大连市
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量133
  • 人气值1395
4303体育电竞标签

炉前铁水分析仪碳硅分析仪炉前碳硅分析仪炉前分析仪铁水分析仪

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:刘洪超 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

 大连华仪精诚仪器科技有限公司是一家专业从事工业检测设备研制开发、销售和技术服务的高科技企业。公司的主导4303体育电竞包括:炉前铁水碳硅分析仪、硬度计、超声波探伤仪、金相检验设备、碳硫分析仪、超声波测厚仪、涂(覆)层测厚仪、表面粗糙度检测仪、材料试验机等。
      公司以客户需求为导向,以提高生产效率和质量为目标,不断引进国内外*技术使我公司的4303体育电竞始终保持国内同类4303体育电竞的*水平,得到了广大工矿、科研、质检等领域客户的广泛好评,并*与沈飞、瓦轴、长春一汽等大型企业保持稳定的合作关系。
      公司已建立一套完整的客户服务体系,能够全面、准确、周到的为客户提供售前与售后服务,我们本着"专业、诚信、值得信赖"的经营理念,愿同社会各界开展广泛合作,共同发展。

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

产地国产 电源电压220VV 加工定制
适用范围冶金 外形尺寸450*380mm 重量10KGkg
大连华仪佐斯曼炉前分析仪是我公司联合日本ォスマン株式会社于2010年推出的一代炉前铁水分析仪,详情可致电我公司了解,近年来我公司工作人员在走访客户过程中多次发现仿造我公司4303体育电竞现象,为此我公司决定对设备施行*维保,对有到我公司现场考察的人士我公司报销全程路费及住宿费用。
济南泰安潍坊德州炉前铁水碳硅分析仪厂家-炉前热分析仪 4303体育电竞详情

主要功能
(1)  初晶温度
(2)  共晶温度
(3)  碳当量测定值
(4)  含碳量测定值
(5)  含硅量测定值
(6)  选择目标材质
(7)  数据回顾浏览
(8)  球化率测定转化键
(9)  选择打印方式
(10) 设定铁水重量
(11) 使用检测线提示
(12) 屏幕拷贝操作键
(13) 碳的修正参数提示
(14) 检测参数设定
(15) 硅的修正参数提示
(16) 退出运行
(17) 工作状态提示
(18) 实时温度
(19) zui高温度
(20) 抗拉强度的zui低值
(21) 目标材质
(22) 标准碳、硅含量
(23) 铁水重量
(24) 增碳剂补加重量
(25) 硅补加重量
(26) 废钢补加重量
(27) 初景温度点位置
(28) 共晶温度点位置
(29) 打印方式提示
(30) 当前时间
(31) 测定时间
(32) 一键恢复(系统崩溃一键恢复)
本公司全部元件为日本进口元件
现国内其它厂家价钱低廉的机器使用精度和使用寿命均达不到*水平
这样会给客户造成误导及误差较大

关键词:标准
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
孕育前铁水碳硅分析仪TJ-TG3高精度 炉前热分析仪 ¥1800 泰州市 泰州盛达仪表科技有限公司 2025-06-24 在线询价
智能炉前铁水快速分析仪质量管理仪 炉前热分析仪 ¥1800 泰州市 泰州盛达仪表科技有限公司 2025-06-24 在线询价
盛达高精度炉前铁水分析仪 炉前热分析仪 ¥1800 泰州市 泰州盛达仪表科技有限公司 2025-06-24 在线询价
炉前铁水热分析样杯 碳硅仪样杯 定碳杯 面议 大连市 大连华仪精诚仪器科技有限公司 2025-07-25 在线询价
QCR-3000Z炉前铁水分析仪 炉前热分析仪 面议 大连市 大连华仪精诚仪器科技有限公司 2025-07-25 在线询价
HY6炉前分析仪 炉前热分析仪 面议 大连市 大连华仪精诚仪器科技有限公司 2025-07-25 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

精彩视频更多+

微风差压变送器

新发4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分