体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分

服务咨询

4303体育电竞求购企业资讯会展供应

全网搜索 发布询价单
仪表网>4303体育电竞库>流量仪表>流量计>蒸汽流量计>河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计
  • 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计
  • 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计
  • 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计

体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分:DN80 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号DN80
  • 品牌宏业
  • 所在地沧州市
  • 更新时间2025-09-11
河北宏业永泰流体机械股份有限公司
  • 厂商性质生产厂家
  • 入驻年限1
  • 实名认证已认证
  • 4303体育电竞数量185
  • 人气值249419
4303体育电竞标签

蒸汽流量计价格蒸汽流量计厂家宏业蒸汽流量计旋翼式蒸汽流量计机械式蒸汽表

客服在线 索取相关资料 进入商铺

联系方式:胡经理点击查看联系方式

近期已有 人咨询,联系时请说明是仪表网 上看到的信息,谢谢!

联系时请说明是仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类4303体育电竞

公司介绍主营4303体育电竞

   河北宏业永泰流体机械股份有限公司,系河北省高新技术企业,为中国石化和中海洋物资供应商网络成员,取得了中国石油天然气集团公司物资供应商准入证,具有自行研制开发和设计新4303体育电竞的能力。同时公司生产的流量仪表为河北省4303体育电竞。公司已通过ISO9001质量体系认证、GJB9001A军标认证、CE认证,TS压力管道认证等多项认证。

   公司从事各种流量计、节流装置的研究、开发与制造。其中包括LFX蒸汽流量计、LU涡街流量计、LDC电磁流量计、LNV椭圆齿轮流量计、涡轮流量计、V锥流量计、平衡流量计、角接取压标准孔板、标准喷嘴、法兰取压标准孔板、径距取压标准孔板、长径喷嘴、普洛巴、阿牛巴、弯管以及文丘里管和文丘里喷嘴等。另外根据用户的不同需要,还生产目前应用较普遍的特殊节流装置,如1/4圆喷嘴、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板、端头孔板、皮托文丘利管等。生产的节流装置多次自营出口到日本三菱重工株式会社、住友化工株式会社,受到日本客商对我公司4303体育电竞的高度评价。目前,年产各类流量仪表15000多台。

   本公司从事各类阀门的研究、开发与制造。4303体育电竞主要有各种连接形式的球阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器以及电动、气动阀门等,广泛用于石油、化工、食品、医药、铁路及水处理等行业。公司拥有不锈钢熔模精铸生产线、数控机床、数控加工中心、德国斯派克光谱分析仪等先进的生产设备及优良的检测设备,确保生产高效率,4303体育电竞高质量。

   同时公司生产的泵类4303体育电竞主要用于输送低温(或高温)液体、有腐蚀性的液体、洁净的工业流体,公司*的泵、阀、仪表4303体育电竞组织结构,*可以承担输送、计量、控制“流体世界”的工况要求。

 

点击展示更多内容

4303体育电竞简介在线询价

材质铸铁 精度等级1.5 款式机械式指针刻度显示
适用介质气体 温度范围中温 转换器形式一体式
分流旋翼式蒸汽流量计结构牢固、使用寿命长、维修维护量少、操作简单、无需另接电源、对工作环境要求低等优点,经常被使用单位选用作为计量蒸汽用量的仪表。蒸汽流量计主要用于测量流体物质的流量,而根据被测物质的腐蚀性、磨损性、温度及凝结性等特点,应选择不同内衬材料的流量计。河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计
河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计 4303体育电竞详情

    LFX系列蒸汽流量计,系现场直读指示累积式蒸汽流量测量仪表,并可输出脉冲信号,LFX蒸汽流量计配二次仪表实现远传,LFX蒸汽流量计广泛适用于石油、化工、轻工等部门的蒸汽流量计量。

    

DSC03461_副本
 

      在国内的工矿企业中,特别是化工和轻工及电力行业,蒸汽是企业间经常使用的并且常常是需要计量的能源。而分流旋翼式蒸汽流量计因其结构牢固、使用寿命长、维修维护量少、操作简单、无需另接电源、对工作环境要求低等优点,经常被使用单位选用作为计量蒸汽用量的仪表。

     蒸汽流量计4303体育电竞特点:

能正确丈量高温状态下的饱和蒸汽和过热蒸汽。

灵敏度高,可丈量其它蒸汽流量计无法丈量的蒸汽流量。

无可动部件,使用安全可靠寿命长。

丈量正确,正确度可达1%。

丈量范围宽,zui大丈量范围达1:30。

压力损失小。

既可采用装置标定,也可采用类似孔板一样的干式标定,即砝码挂重标定。

能自身在线显示,又可远传发信。

安装简单,极易维护。

      蒸汽流量计特点

1.能准确计量管线中饱和蒸汽和过热蒸汽的流量,精度可达1.5级(原机械指针式为2.5级);

2.测量范围可达1:8量程,给用户选型带来方便,现在这种仪表在蒸汽的温度(或压力)发生变化时,能保证准确计量;

3.可抗拒突然流过流量上限200%的蒸汽流量,其测量准确性不受影响;

 4.直接读数,不用换算,在低温环境工作,其性能不变;

  5.采用大号双排液晶显示,设有低功耗线路,且可显示瞬时流量和累计流量、温度、频率等参数;

  6.采用锂电池供电,安全可靠,一般一节电池可使用两年以上甚至三年。

 7.与原指针式相比,减少可动部件,提高使用寿命;现这种结构仪表只有转子杆是可动部件,其它齿轮等全部集成线路代替;

  8.结构严谨,先进,使用维护方便,各项性能均达国内同类4303体育电竞的先进 水平,具了解国内目前还没有发现该种仪表,属*;

  9.与目前市场上较为普及的涡街流量传感器相比,此仪表性能稳定,精度基本相同且价格低,即经济又实惠,该表只是涡街价格的1/2;

 10.该表采用分段修正,故测量范围宽,修正系数可设三个,分两个流量段进行修正,所以精度比前机械指针式高。

      蒸汽流量计设计选型须知: 

 1、 使用蒸汽应是饱和蒸汽或微过热蒸汽。 

 2、 在流量计的公称压力范围内选择近似流量范围或常用工作流量。 

 3、 若选流量计口径与实际管径不符,应改造管路,但必须满足直管段要求。  

 4、 是否配远传仪表及型号。

河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计

河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计

河北宏业永泰流体机械股份有限公司 LFX-80型分流旋翼式蒸汽流量计

关键词:蒸汽流量计 测量仪 流量计 仪表 旋翼式蒸汽流量计
热门4303体育电竞
4303体育电竞名称参考价地区公司名称更新时间 
蒸汽流量计 面议 内蒙古青淮通新技术有限公司 2025-11-13 在线询价
蒸汽涡街流量计功能 ¥2500 威海市 威海坤科流量仪表股份有限公司 2025-05-09 在线询价
智能蒸汽涡街流量计 面议 常州市 常州市良邦仪器仪表有限公司 2025-11-05 在线询价
超声波明渠流量计-蒸汽流量计 面议 滁州市 安徽天康(集团)股份有限公司 2025-03-27 在线询价
蒸汽多孔平衡流量计 面议 西安市 西安三联测控技术有限公司 2025-11-20 在线询价
LUGB蒸汽流量计 面议 滁州市 安徽天康(集团)股份有限公司 2025-08-26 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关4303体育电竞前务必确认供应商资质及4303体育电竞质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

相关4303体育电竞分类更多+

相关技术文章更多+

推荐4303体育电竞更多+

德甲买球手机版我们|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选导航|本站服务|会员服务|bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选建设|特色服务|旗下bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选|友情链接|在线投诉|兴旺通|供应信息

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369-24

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

bet9九卅娱乐10年玩家信誉首选客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司

提示

×

*您想获取4303体育电竞的资料:

以上可多。囱∑渌,可自行输入要求

个人信息:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能

确定
体球网-体球网即时比分-体球网足球即时比分